<div id="idTab1" class="rte">
<div id="short_description_content" class="rte align_justify">
<div id="short_description_content" class="rte align_justify">
<p>Caisse carton triple cannelure de dimesion 460 X 260 X 260</p>
<ul>
<li>Dimensions des caisses (longueur x largeur x hauteur) exprimées en côtes intérieures.</li>
<li>Qualité et résistance des cartons garanties par l'estampille du Laboratoire National d'Essais (LNE).</li>
<li>RCV : Résistance à la Compression Verticale.</li>
</ul>
<p> </p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Vendu par lots de 8 pièces</strong></span></p>
</div>
</div>
</div>